Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{12.10.2005}

FEM-Berechnungsmodell

1 2 3 1 2 3 4

Verformtes System

Verschiebungen 0.69-fach vergroessert

1 2 3 4

Knotenverformungen

Knoten

   1
   2
   3
   4

          Verschiebung  u

             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v

                                0.000000000
                               -0.208865248
                               -0.306382979
                                0.000000000

                                                Biegewinkel phi

                                                   0.000000000
                                                  -0.214539007
                                                   0.037765957
                                                   0.469858156

Schnittgroessen

Element  Knoten

    1    1
            2
    2    2
            3
    3    3
            4

                      Normalkraft

                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft

                                         1.219148936
                                         1.219148936
                                         0.219148936
                                         0.219148936
                                         0.219148936
                                        -1.280851064

                                                            Biegemoment

                                                           -0.824113475
                                                            0.395035461
                                                            0.395035461
                                                            0.614184397
                                                            0.614184397
                                                            0.000000000

Biegemoment

Querkraft