Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{07.11.2004}

FEM-Berechnungsmodell

1 2 3 4 5 6 1 2 34 5 6 7 8

Knotenverformungen

Knoten

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8

          Verschiebung  u

             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v

                                0.000000000
                               -3.467056408
                               -16.04379087
                               -16.04379087
                               -12.52388846
                               -8.089026177
                                0.000000000
                                6.378969768

                                                Biegewinkel phi

                                                  -0.014853801
                                                  -0.018964912
                                                  -0.016753106
                                                   0.018667862
                                                   0.018241682
                                                   0.019490748
                                                   0.031117222
                                                   0.018614441

Schnittgroessen

Element  Knoten

    1    1
            2
    2    2
            3
    3    4
            5
    4    5
            6
    5    6
            7
    6    7
            8

                      Normalkraft

                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft

                                         766.6666667
                                         766.6666667
                                         766.6666667
                                        -283.3333333
                                        -283.3333333
                                        -283.3333333
                                         969.0555132
                                         969.0555132
                                        -1030.944487
                                        -1030.944487
                                         318.9484884
                                         318.9484884

                                                            Biegemoment

                                                           -200000.0000
                                                           -46666.66667
                                                           -46666.66667
                                                            0.000000000
                                                            0.000000000
                                                           -53833.33333
                                                           -53833.33333
                                                            178739.9898
                                                            178739.9898
                                                           -89305.57676
                                                           -89305.57676
                                                            0.000000000

Verformtes System

Verschiebungen 8.2-fach vergroessert

1 2 34 5 6 7 8

Biegemoment

Querkraft