Finite-Elemente-Baukasten FEMSET

J. Dankert_{RAHMEN2D}^{03.10.2004}

FEM-Berechnungsmodell

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

Knotenverformungen

Knoten

   1
   2
   3
   4
   5
   6

          Verschiebung  u

             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000
             0.000000000

                             Verschiebung  v

                               -6.026000000
                               -0.654000000
                                0.000000000
                               -1.136839506
                               -1.390416667
                                0.000000000

                                                Biegewinkel phi

                                                   0.016096667
                                                   0.008096667
                                                  -0.002570000
                                                  -0.005165926
                                                   0.000822500
                                                   0.000000000

Schnittgroessen

Element  Knoten

    1    1
            2
    2    2
            3
    3    3
            4
    4    4
            5
    5    5
            6

                      Normalkraft

                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000
                      0.000000000

                                          Querkraft

                                        -500.0000000
                                        -500.0000000
                                        -500.0000000
                                        -1100.000000
                                         3184.351852
                                         2184.351852
                                         2184.351852
                                         2184.351852
                                        -2815.648148
                                        -2815.648148

                                                            Biegemoment

                                                            0.000000000
                                                           -200000.0000
                                                           -200000.0000
                                                           -353333.3333
                                                           -353333.3333
                                                            190203.7037
                                                            190203.7037
                                                            408638.8889
                                                            408638.8889
                                                           -436055.5556

Verformtes System

Verschiebungen 14-fach vergroessert

1 2 3 4 5 6

Biegemoment

Querkraft